-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.437664692072
cusum  =  0.303756680883
eta  =  2.09861748772
hl_amp_ratio  =  1.37772011226
kurtosis  =  0.42616906256
n_points  =  171
period  =  0.449096437699
period_SNR  =  14.3004655278
period_log10FAP  =  -5.18199927043
period_uncertainty  =  5.67098248021e-05
phase_cusum  =  0.321664608043
phase_eta  =  1.84574510415
phi21  =  4.24291495306
phi31  =  5.18023913091
quartile31  =  0.47
r21  =  0.395671452944
r31  =  0.0573163324576
shapiro_w  =  0.869720995426
skewness  =  1.07161272492
slope_per10  =  -0.0751116896024
slope_per90  =  0.158466667247
stetson_k  =  0.811104035194
weighted_mean  =  15.5313417811
weighted_std  =  0.463355076254
