-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388697343135
cusum  =  0.0869630530546
eta  =  0.613057270463
hl_amp_ratio  =  0.349844732351
kurtosis  =  -1.13586411502
n_points  =  301
period  =  0.548021771468
period_SNR  =  41.2504269736
period_log10FAP  =  -37.2408431672
period_uncertainty  =  8.51335649293e-05
phase_cusum  =  0.21626750867
phase_eta  =  0.415673053898
phi21  =  -2.31830964314
phi31  =  -1.23755760999
quartile31  =  0.66
r21  =  0.390580869848
r31  =  0.293339076161
shapiro_w  =  0.862625837326
skewness  =  -0.586831270761
slope_per10  =  -0.162984052462
slope_per90  =  0.162569321109
stetson_k  =  0.789635164441
weighted_mean  =  12.7555441244
weighted_std  =  0.386637402216
