-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194494394582
cusum  =  0.129891400665
eta  =  0.617569548236
hl_amp_ratio  =  0.959524235002
kurtosis  =  -1.51593218092
n_points  =  323
period  =  0.339634068697
period_SNR  =  23.1009206772
period_log10FAP  =  -18.1977854652
period_uncertainty  =  9.15843663285e-05
phase_cusum  =  0.190431888458
phase_eta  =  1.32983166365
phi21  =  -0.693652558341
phi31  =  -0.767115953797
quartile31  =  0.47
r21  =  0.163241015157
r31  =  0.271446374521
shapiro_w  =  0.902845323086
skewness  =  -0.040602144836
slope_per10  =  -0.0432353751595
slope_per90  =  0.0470600273101
stetson_k  =  0.902448792804
weighted_mean  =  12.6998630887
weighted_std  =  0.228284312093
