-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336901053628
cusum  =  0.132026175084
eta  =  0.553681478838
hl_amp_ratio  =  0.302887862089
kurtosis  =  -0.5184979789
n_points  =  389
period  =  0.440258121648
period_SNR  =  45.605816495
period_log10FAP  =  -49.1029775207
period_uncertainty  =  5.17731463726e-05
phase_cusum  =  0.241601436028
phase_eta  =  0.179679380161
phi21  =  0.810806196269
phi31  =  1.97465705474
quartile31  =  0.43
r21  =  0.504956457257
r31  =  0.314231016886
shapiro_w  =  0.904067516327
skewness  =  -0.772839974769
slope_per10  =  -0.0878337684481
slope_per90  =  0.157501810912
stetson_k  =  0.719996881395
weighted_mean  =  13.8860797739
weighted_std  =  0.296771873909
