-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367165004706
cusum  =  0.104450738405
eta  =  0.524819847777
hl_amp_ratio  =  0.400055394319
kurtosis  =  -1.00624585267
n_points  =  324
period  =  0.500621928142
period_SNR  =  46.1923870753
period_log10FAP  =  -39.5145650081
period_uncertainty  =  7.10424501645e-05
phase_cusum  =  0.235270690504
phase_eta  =  0.578405843933
phi21  =  0.805432019767
phi31  =  -1.38858949834
quartile31  =  0.5725
r21  =  0.367202059398
r31  =  0.189074364885
shapiro_w  =  0.882225394249
skewness  =  -0.614041743999
slope_per10  =  -0.0828873430247
slope_per90  =  0.13890180407
stetson_k  =  0.789093639246
weighted_mean  =  14.0155754086
weighted_std  =  0.338626170617
