-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.444305267638
cusum  =  0.104750781146
eta  =  0.586443722791
hl_amp_ratio  =  0.468798842126
kurtosis  =  -1.18862948118
n_points  =  333
period  =  0.43916598963
period_SNR  =  40.8271246474
period_log10FAP  =  -44.5781674841
period_uncertainty  =  5.17542655186e-05
phase_cusum  =  0.238702405981
phase_eta  =  0.242621102553
phi21  =  0.79025792025
phi31  =  1.94939450794
quartile31  =  0.69
r21  =  0.363014590191
r31  =  0.303542283676
shapiro_w  =  0.879351317883
skewness  =  -0.506700331757
slope_per10  =  -0.0725848497776
slope_per90  =  0.169529600976
stetson_k  =  0.811788691123
weighted_mean  =  14.0716689024
weighted_std  =  0.397899003961
