-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.161969764587
cusum  =  0.185127583752
eta  =  0.567529180774
hl_amp_ratio  =  0.751577201455
kurtosis  =  -0.300640221582
n_points  =  220
period  =  0.317902447682
period_SNR  =  25.721733567
period_log10FAP  =  -23.9711592799
period_uncertainty  =  2.73112070391e-05
phase_cusum  =  0.228933870027
phase_eta  =  0.768014317095
phi21  =  1.02604548206
phi31  =  0.434772543143
quartile31  =  0.22
r21  =  0.119570071793
r31  =  0.0396456806253
shapiro_w  =  0.975254535675
skewness  =  -0.426249624873
slope_per10  =  -0.0826769040718
slope_per90  =  0.129244872577
stetson_k  =  0.829107884182
weighted_mean  =  12.5447915087
weighted_std  =  0.144249693133
