-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.401151202183
cusum  =  0.110214176821
eta  =  0.463375691981
hl_amp_ratio  =  0.437340906871
kurtosis  =  -1.04052460087
n_points  =  384
period  =  0.441875122992
period_SNR  =  48.8920187006
period_log10FAP  =  -56.6238467951
period_uncertainty  =  5.23598361157e-05
phase_cusum  =  0.253462924117
phase_eta  =  0.125335508988
phi21  =  3.75560998387
phi31  =  4.78864169319
quartile31  =  0.6
r21  =  0.429766573797
r31  =  0.293816987214
shapiro_w  =  0.906273841858
skewness  =  -0.536423505809
slope_per10  =  -0.0834035762718
slope_per90  =  0.137648422712
stetson_k  =  0.785227736573
weighted_mean  =  14.3530086388
weighted_std  =  0.347981566439
