-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362258698496
cusum  =  0.103506626235
eta  =  0.532911508284
hl_amp_ratio  =  0.703427159564
kurtosis  =  -1.11051467511
n_points  =  216
period  =  0.3532332864
period_SNR  =  38.8512451414
period_log10FAP  =  -31.1982305807
period_uncertainty  =  3.92219954009e-05
phase_cusum  =  0.230148060365
phase_eta  =  0.262173892745
phi21  =  -2.04235159159
phi31  =  -1.60104757399
quartile31  =  0.44
r21  =  0.307054537321
r31  =  0.08951218754
shapiro_w  =  0.946307897568
skewness  =  -0.194353965064
slope_per10  =  -0.105232016452
slope_per90  =  0.126964363242
stetson_k  =  0.829940511977
weighted_mean  =  11.9935299488
weighted_std  =  0.262737609914
