-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248199750087
cusum  =  0.357619307317
eta  =  0.420655389205
hl_amp_ratio  =  0.938954583888
kurtosis  =  -1.06166916248
n_points  =  51
period  =  1.94480760499
period_SNR  =  8.39478999764
period_log10FAP  =  -4.3628618307
period_uncertainty  =  0.000850747146607
phase_cusum  =  0.365889659673
phase_eta  =  0.226165417792
phi21  =  0.853899860571
phi31  =  -0.410779748567
quartile31  =  0.375
r21  =  0.342938437786
r31  =  0.575554553172
shapiro_w  =  0.902921915054
skewness  =  -0.414061701977
slope_per10  =  -0.779091703746
slope_per90  =  0.572400018573
stetson_k  =  0.808337478067
weighted_mean  =  15.7173413897
weighted_std  =  0.296464873497
