-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.19


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.901848328943
cusum  =  0.758668082565
eta  =  0.253339675346
hl_amp_ratio  =  5.57668683214
kurtosis  =  -1.31226440675
n_points  =  60
period  =  0.3105775
period_SNR  =  8.31184089592
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  2.5436322857e-05
phase_cusum  =  0.611135731272
phase_eta  =  4.4555847366
phi21  =  1.80788182094
phi31  =  3.14702225312
quartile31  =  2.185
r21  =  0.289846831001
r31  =  0.305461546874
shapiro_w  =  0.760094046593
skewness  =  0.714478642297
slope_per10  =  -0.0429099997004
slope_per90  =  0.108599999667
stetson_k  =  0.808495197889
weighted_mean  =  16.2232884525
weighted_std  =  0.821121477243
