-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.198560588559
cusum  =  0.114944749567
eta  =  0.665620647688
hl_amp_ratio  =  0.881861971216
kurtosis  =  -1.24232917959
n_points  =  577
period  =  0.26686741391
period_SNR  =  81.7625901684
period_log10FAP  =  -99.5925922679
period_uncertainty  =  1.96526610772e-05
phase_cusum  =  0.245444036397
phase_eta  =  0.249328490953
phi21  =  -1.6677853802
phi31  =  -3.68798525396
quartile31  =  0.27
r21  =  0.179800708483
r31  =  0.0667084801338
shapiro_w  =  0.949483931065
skewness  =  -0.126105202748
slope_per10  =  -0.0473127830783
slope_per90  =  0.0372920863288
stetson_k  =  0.867838701645
weighted_mean  =  15.527502694
weighted_std  =  0.149863059583
