-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.31092346741
cusum  =  0.102514790459
eta  =  0.617943088004
hl_amp_ratio  =  0.3721395265
kurtosis  =  -0.296113891279
n_points  =  360
period  =  0.506131420931
period_SNR  =  44.4197238937
period_log10FAP  =  -44.9223447311
period_uncertainty  =  6.97727364439e-05
phase_cusum  =  0.264848558037
phase_eta  =  0.291899541116
phi21  =  -2.30089718647
phi31  =  -4.49389403787
quartile31  =  0.41
r21  =  0.471345526288
r31  =  0.266066778632
shapiro_w  =  0.89976131916
skewness  =  -0.863671909416
slope_per10  =  -0.0808249471584
slope_per90  =  0.154102974585
stetson_k  =  0.742980241329
weighted_mean  =  14.010842235
weighted_std  =  0.278040503409
