-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189403894546
cusum  =  0.281803537222
eta  =  0.642467928126
hl_amp_ratio  =  1.10729882267
kurtosis  =  -1.03126777264
n_points  =  53
period  =  0.515868762753
period_SNR  =  9.20208376446
period_log10FAP  =  -3.36915896765
period_uncertainty  =  8.77148842196e-05
phase_cusum  =  0.270346543662
phase_eta  =  0.356884374398
phi21  =  -2.8053482173
phi31  =  -5.91077511455
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0891692529294
r31  =  0.124432748323
shapiro_w  =  0.95065253973
skewness  =  0.24930819245
slope_per10  =  -0.752496620864
slope_per90  =  0.455556383167
stetson_k  =  0.890258053681
weighted_mean  =  15.1289482961
weighted_std  =  0.14222688408
