-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339729595325
cusum  =  0.0917059235341
eta  =  0.644947308872
hl_amp_ratio  =  0.329428131548
kurtosis  =  0.0850442783547
n_points  =  665
period  =  0.458210597572
period_SNR  =  51.8918216958
period_log10FAP  =  -94.4793014499
period_uncertainty  =  4.55976318151e-05
phase_cusum  =  0.261712099963
phase_eta  =  0.220858243208
phi21  =  0.779915783762
phi31  =  2.01919487718
quartile31  =  0.32
r21  =  0.379324172188
r31  =  0.191566539601
shapiro_w  =  0.89166533947
skewness  =  -0.90200347603
slope_per10  =  -0.0542515454993
slope_per90  =  0.054999999702
stetson_k  =  0.727967582969
weighted_mean  =  14.9721438002
weighted_std  =  0.238072541647
