-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341516821825
cusum  =  0.177633430536
eta  =  0.613874187911
hl_amp_ratio  =  0.427431492561
kurtosis  =  -0.669154647766
n_points  =  341
period  =  0.46878750454
period_SNR  =  42.8304763156
period_log10FAP  =  -45.5224627277
period_uncertainty  =  5.91157013489e-05
phase_cusum  =  0.261629442002
phase_eta  =  0.236661478708
phi21  =  0.640136019437
phi31  =  4.49898270955
quartile31  =  0.47
r21  =  0.478829708515
r31  =  0.21208769114
shapiro_w  =  0.907862067223
skewness  =  -0.692587681485
slope_per10  =  -0.0789324286517
slope_per90  =  0.13800083349
stetson_k  =  0.769311339825
weighted_mean  =  13.0250662739
weighted_std  =  0.277755146629
