-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.164115334022
cusum  =  0.333624855135
eta  =  0.786919348099
hl_amp_ratio  =  1.81331089688
kurtosis  =  -0.986096266591
n_points  =  57
period  =  0.30796696918
period_SNR  =  10.9005603503
period_log10FAP  =  -3.7813554994
period_uncertainty  =  2.50105145743e-05
phase_cusum  =  0.336520312288
phase_eta  =  0.439301165501
phi21  =  1.95372525831
phi31  =  0.102921472901
quartile31  =  0.19
r21  =  0.0209912777895
r31  =  0.193009071497
shapiro_w  =  0.938350081444
skewness  =  0.354102849415
slope_per10  =  -0.27286514185
slope_per90  =  0.162288899882
stetson_k  =  0.777890923762
weighted_mean  =  15.5530476747
weighted_std  =  0.130397342646
