-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324357510039
cusum  =  0.234356022376
eta  =  0.390592686652
hl_amp_ratio  =  0.464587982527
kurtosis  =  -0.421939032675
n_points  =  240
period  =  0.464893769654
period_SNR  =  30.9285560567
period_log10FAP  =  -30.5740060866
period_uncertainty  =  6.98388252598e-05
phase_cusum  =  0.292609377265
phase_eta  =  0.188794874195
phi21  =  0.842322622224
phi31  =  1.55693871457
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.530896799097
r31  =  0.295629864935
shapiro_w  =  0.885486841202
skewness  =  -0.867025925944
slope_per10  =  -0.113363714173
slope_per90  =  0.176333341127
stetson_k  =  0.755048887968
weighted_mean  =  14.2469938784
weighted_std  =  0.307472440501
