-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.923503955092
cusum  =  0.313949585006
eta  =  0.951911924096
hl_amp_ratio  =  1.85264191016
kurtosis  =  2.57971031828
n_points  =  35
period  =  0.336975025779
period_SNR  =  5.92986512776
period_log10FAP  =  -0.381184656825
period_uncertainty  =  2.96985879695e-05
phase_cusum  =  0.308684557812
phase_eta  =  0.609113535589
phi21  =  2.43035196054
phi31  =  2.49348979731
quartile31  =  0.44
r21  =  0.484500535884
r31  =  0.216870475604
shapiro_w  =  0.840262532234
skewness  =  1.38133115913
slope_per10  =  -0.0726999947801
slope_per90  =  0.243913132028
stetson_k  =  0.624762584816
weighted_mean  =  10.3894285714
weighted_std  =  0.59382990762
