-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275618816738
cusum  =  0.182399662834
eta  =  0.616344205881
hl_amp_ratio  =  0.468163356442
kurtosis  =  -0.797378120458
n_points  =  145
period  =  0.540442544952
period_SNR  =  16.8752575021
period_log10FAP  =  -15.5545509207
period_uncertainty  =  9.52713412411e-05
phase_cusum  =  0.317042793184
phase_eta  =  0.0961795914837
phi21  =  0.939094006238
phi31  =  2.06522255359
quartile31  =  0.42
r21  =  0.503309191146
r31  =  0.352513750094
shapiro_w  =  0.904148757458
skewness  =  -0.665532121
slope_per10  =  -0.162634576853
slope_per90  =  0.448339264736
stetson_k  =  0.76177917397
weighted_mean  =  14.5648689139
weighted_std  =  0.256666937195
