-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372806797864
cusum  =  0.130989178155
eta  =  0.660843227863
hl_amp_ratio  =  0.26666048529
kurtosis  =  -0.618272923115
n_points  =  336
period  =  0.488777497092
period_SNR  =  48.6280880873
period_log10FAP  =  -44.2106582298
period_uncertainty  =  8.12327589484e-05
phase_cusum  =  0.282683870069
phase_eta  =  0.136312373394
phi21  =  0.631898918721
phi31  =  1.54604125442
quartile31  =  0.59
r21  =  0.477620966366
r31  =  0.399144818296
shapiro_w  =  0.863590836525
skewness  =  -0.648165484723
slope_per10  =  -0.136635346922
slope_per90  =  0.212756570998
stetson_k  =  0.719364098891
weighted_mean  =  14.3118872231
weighted_std  =  0.357324550904
