-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318319989968
cusum  =  0.111179567029
eta  =  0.619741056672
hl_amp_ratio  =  0.203119555484
kurtosis  =  -0.732927585663
n_points  =  383
period  =  0.526698318236
period_SNR  =  45.7080045024
period_log10FAP  =  -48.4216641667
period_uncertainty  =  7.84758223762e-05
phase_cusum  =  0.261976244399
phase_eta  =  0.112799565985
phi21  =  0.841688790442
phi31  =  1.96211455535
quartile31  =  0.43
r21  =  0.482113501433
r31  =  0.329658998798
shapiro_w  =  0.858068943024
skewness  =  -0.810091802429
slope_per10  =  -0.137196437819
slope_per90  =  0.191756753853
stetson_k  =  0.685940745494
weighted_mean  =  13.9663974002
weighted_std  =  0.285896790554
