-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235282950649
cusum  =  0.0792541262473
eta  =  0.570276118591
hl_amp_ratio  =  1.01090187251
kurtosis  =  -0.663531577738
n_points  =  422
period  =  0.571220636381
period_SNR  =  51.9800775846
period_log10FAP  =  -54.0892698212
period_uncertainty  =  9.12493051715e-05
phase_cusum  =  0.280465738091
phase_eta  =  0.212452650007
phi21  =  -2.12416590808
phi31  =  -3.93053663564
quartile31  =  0.29
r21  =  0.467561355774
r31  =  0.290743577043
shapiro_w  =  0.981831669807
skewness  =  -0.200120180624
slope_per10  =  -0.131115626773
slope_per90  =  0.213638531804
stetson_k  =  0.835857336929
weighted_mean  =  13.4624278573
weighted_std  =  0.184149795249
