-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317970473244
cusum  =  0.225845887269
eta  =  0.884278546625
hl_amp_ratio  =  0.601580797369
kurtosis  =  -0.373071471503
n_points  =  60
period  =  0.503238175967
period_SNR  =  10.6532248369
period_log10FAP  =  -4.2171229902
period_uncertainty  =  8.34723641951e-05
phase_cusum  =  0.257342891979
phase_eta  =  0.47584569085
phi21  =  0.898604663666
phi31  =  -1.16532491343
quartile31  =  0.35
r21  =  0.363083905269
r31  =  0.265637082757
shapiro_w  =  0.947619438171
skewness  =  -0.604131845896
slope_per10  =  -0.216789016189
slope_per90  =  0.283599998802
stetson_k  =  0.813002070736
weighted_mean  =  16.1464747011
weighted_std  =  0.227691610356
