-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213365602998
cusum  =  0.288486763758
eta  =  0.665242744223
hl_amp_ratio  =  1.04734301493
kurtosis  =  -0.52943888919
n_points  =  60
period  =  0.399762942758
period_SNR  =  8.96675266591
period_log10FAP  =  -2.26633378858
period_uncertainty  =  4.2142414843e-05
phase_cusum  =  0.243054411857
phase_eta  =  0.681995320713
phi21  =  2.00182028024
phi31  =  3.83727861075
quartile31  =  0.1925
r21  =  0.319728060193
r31  =  0.1108815998
shapiro_w  =  0.98838531971
skewness  =  0.081296673293
slope_per10  =  -0.565689014528
slope_per90  =  0.184032757601
stetson_k  =  0.815620871069
weighted_mean  =  15.5203891606
weighted_std  =  0.128023794959
