-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.234687683295
cusum  =  0.224808341535
eta  =  0.477327412346
hl_amp_ratio  =  0.543048481032
kurtosis  =  -0.727362123936
n_points  =  141
period  =  0.411640077492
period_SNR  =  15.037162312
period_log10FAP  =  -12.2384037072
period_uncertainty  =  4.55717033849e-05
phase_cusum  =  0.254860314997
phase_eta  =  0.474004790431
phi21  =  -2.68363681036
phi31  =  -3.93525450158
quartile31  =  0.26
r21  =  0.303596300686
r31  =  0.131443862309
shapiro_w  =  0.923400104046
skewness  =  -0.627042091607
slope_per10  =  -0.189404117877
slope_per90  =  0.172597457657
stetson_k  =  0.787098772181
weighted_mean  =  12.2021985816
weighted_std  =  0.177768245809
