-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24082394724
cusum  =  0.202074864189
eta  =  0.557169335956
hl_amp_ratio  =  1.63832891417
kurtosis  =  -0.820961417342
n_points  =  241
period  =  0.280245372397
period_SNR  =  30.5011315915
period_log10FAP  =  -31.6175885265
period_uncertainty  =  2.54853473626e-05
phase_cusum  =  0.225310881543
phase_eta  =  0.37588131146
phi21  =  -0.663925037927
phi31  =  -0.450380989226
quartile31  =  0.32
r21  =  0.232228571025
r31  =  0.184973654045
shapiro_w  =  0.968234837055
skewness  =  0.27498846829
slope_per10  =  -0.0390531969548
slope_per90  =  0.095017330794
stetson_k  =  0.82750776926
weighted_mean  =  12.6018377254
weighted_std  =  0.202156594024
