-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.630053605307
cusum  =  0.268178969743
eta  =  1.59771200715
hl_amp_ratio  =  1.14443415714
kurtosis  =  -1.0049929937
n_points  =  469
period  =  0.469556830593
period_SNR  =  37.4200981847
period_log10FAP  =  -32.186067467
period_uncertainty  =  7.08337368047e-05
phase_cusum  =  0.258515175188
phase_eta  =  1.30779331988
phi21  =  0.108273010604
phi31  =  1.51775178008
quartile31  =  1.45
r21  =  0.38554894584
r31  =  0.267957994387
shapiro_w  =  0.919629096985
skewness  =  0.370143254513
slope_per10  =  -0.0173074054129
slope_per90  =  0.0309054761699
stetson_k  =  0.820654399984
weighted_mean  =  15.9315966901
weighted_std  =  0.708822032495
