-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226132964696
cusum  =  0.125435132743
eta  =  0.431529811733
hl_amp_ratio  =  0.676766035357
kurtosis  =  -0.7638383171
n_points  =  423
period  =  0.331247870287
period_SNR  =  39.0736572947
period_log10FAP  =  -41.6090095056
period_uncertainty  =  2.86457394466e-05
phase_cusum  =  0.210263663833
phase_eta  =  0.962073776425
phi21  =  -1.63957244645
phi31  =  -1.78703975907
quartile31  =  0.34
r21  =  0.170656000315
r31  =  0.077304007914
shapiro_w  =  0.978734016418
skewness  =  -0.136334677803
slope_per10  =  -0.0267348237066
slope_per90  =  0.0248097776944
stetson_k  =  0.824924593363
weighted_mean  =  12.1281301775
weighted_std  =  0.211732346617
