-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183534432777
cusum  =  0.155237309988
eta  =  0.554765377734
hl_amp_ratio  =  0.941168909665
kurtosis  =  0.549552343914
n_points  =  178
period  =  0.270256743263
period_SNR  =  13.5067098423
period_log10FAP  =  -10.7922998175
period_uncertainty  =  2.77943879649e-05
phase_cusum  =  0.243581580614
phase_eta  =  0.857061231017
phi21  =  0.526029468942
phi31  =  0.924156181274
quartile31  =  0.2475
r21  =  0.149732474121
r31  =  0.364251396503
shapiro_w  =  0.98251914978
skewness  =  -0.358552767538
slope_per10  =  -0.0688383679514
slope_per90  =  0.0539466387361
stetson_k  =  0.792828478519
weighted_mean  =  11.7266292135
weighted_std  =  0.187181602742
