-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35726513368
cusum  =  0.102392163972
eta  =  0.577911177565
hl_amp_ratio  =  0.420956332664
kurtosis  =  -0.334304227788
n_points  =  330
period  =  0.565282988211
period_SNR  =  44.8961444111
period_log10FAP  =  -40.5755271238
period_uncertainty  =  9.05379912443e-05
phase_cusum  =  0.263825889034
phase_eta  =  0.27456792887
phi21  =  0.84860374479
phi31  =  2.15019877317
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.491509961057
r31  =  0.295575305458
shapiro_w  =  0.92957264185
skewness  =  -0.755099099552
slope_per10  =  -0.0833726766586
slope_per90  =  0.253459826211
stetson_k  =  0.71980488679
weighted_mean  =  14.7804042366
weighted_std  =  0.310342865139
