-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325045946542
cusum  =  0.118073097602
eta  =  0.734633067006
hl_amp_ratio  =  0.714448250877
kurtosis  =  -1.31745139553
n_points  =  334
period  =  0.285178681777
period_SNR  =  62.7466371487
period_log10FAP  =  -57.7781554035
period_uncertainty  =  2.7662184861e-05
phase_cusum  =  0.240328399328
phase_eta  =  0.217442330392
phi21  =  1.34303392629
phi31  =  4.43716596939
quartile31  =  0.4775
r21  =  0.167528337907
r31  =  0.0343632953865
shapiro_w  =  0.935475945473
skewness  =  -0.169485276996
slope_per10  =  -0.0546576581793
slope_per90  =  0.0595249121802
stetson_k  =  0.867164556991
weighted_mean  =  11.8398651183
weighted_std  =  0.247528995395
