-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.206832727088
cusum  =  0.196431316036
eta  =  0.60140230126
hl_amp_ratio  =  0.727960744495
kurtosis  =  -1.33560114877
n_points  =  326
period  =  0.346286717297
period_SNR  =  55.5298370627
period_log10FAP  =  -47.7994504061
period_uncertainty  =  3.39763265794e-05
phase_cusum  =  0.25223354707
phase_eta  =  0.474410517657
phi21  =  1.80388150491
phi31  =  0.817301223167
quartile31  =  0.3275
r21  =  0.101799364008
r31  =  0.0886097799622
shapiro_w  =  0.92866396904
skewness  =  -0.077258010581
slope_per10  =  -0.0769933165625
slope_per90  =  0.0867007755875
stetson_k  =  0.883474304242
weighted_mean  =  13.3457074005
weighted_std  =  0.167286733157
