-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343644228795
cusum  =  0.196783747278
eta  =  0.598198173202
hl_amp_ratio  =  0.419043117509
kurtosis  =  -0.879430657207
n_points  =  60
period  =  0.592014873936
period_SNR  =  11.2956132622
period_log10FAP  =  -4.55191255128
period_uncertainty  =  9.2422900377e-05
phase_cusum  =  0.459185843512
phase_eta  =  0.199736654587
phi21  =  3.99539454633
phi31  =  5.50466007899
quartile31  =  0.395
r21  =  0.451216734075
r31  =  0.15841496796
shapiro_w  =  0.942217111588
skewness  =  -0.448778351047
slope_per10  =  -0.266347578626
slope_per90  =  0.342647287673
stetson_k  =  0.734622224591
weighted_mean  =  15.360337258
weighted_std  =  0.271490739778
