-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391676044167
cusum  =  0.398900226987
eta  =  0.53209326533
hl_amp_ratio  =  0.443475695363
kurtosis  =  -1.09598433338
n_points  =  60
period  =  0.559231864769
period_SNR  =  10.4332037803
period_log10FAP  =  -4.3049841976
period_uncertainty  =  8.24704139405e-05
phase_cusum  =  0.285450950086
phase_eta  =  0.42641827623
phi21  =  -0.00271697750528
phi31  =  -0.300836228261
quartile31  =  0.535
r21  =  0.207972261815
r31  =  0.158389822536
shapiro_w  =  0.934132754803
skewness  =  -0.359653406547
slope_per10  =  -0.34257693652
slope_per90  =  0.286105085897
stetson_k  =  0.745760595013
weighted_mean  =  16.4146659213
weighted_std  =  0.315953143272
