-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230597743799
cusum  =  0.238247525203
eta  =  0.952693126466
hl_amp_ratio  =  0.322841470144
kurtosis  =  0.334283832806
n_points  =  58
period  =  7.40654545898
period_SNR  =  10.9543626875
period_log10FAP  =  -2.78160413069
period_uncertainty  =  0.018064848289
phase_cusum  =  0.277412569169
phase_eta  =  0.620100389335
phi21  =  0.415570576016
phi31  =  -2.5552347632
quartile31  =  0.335
r21  =  0.374853310983
r31  =  0.123612791737
shapiro_w  =  0.885491609573
skewness  =  -1.04186423424
slope_per10  =  -2.61962288648
slope_per90  =  1.54655022483
stetson_k  =  0.693619033302
weighted_mean  =  15.6055394764
weighted_std  =  0.231227504687
