-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375428363004
cusum  =  0.0945254743966
eta  =  0.49500445924
hl_amp_ratio  =  0.420378935669
kurtosis  =  -0.595745954487
n_points  =  217
period  =  0.267252241671
period_SNR  =  25.5683232924
period_log10FAP  =  -24.2526319559
period_uncertainty  =  1.53122435356e-05
phase_cusum  =  0.236195855947
phase_eta  =  0.268044009929
phi21  =  0.999105353184
phi31  =  2.21698676565
quartile31  =  0.47
r21  =  0.477641629343
r31  =  0.298764628196
shapiro_w  =  0.9183562994
skewness  =  -0.705860676698
slope_per10  =  -0.0327985218524
slope_per90  =  0.0963155623906
stetson_k  =  0.766914107749
weighted_mean  =  13.532909232
weighted_std  =  0.332841855598
