-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.21143734858
cusum  =  0.141997839269
eta  =  0.6843298421
hl_amp_ratio  =  1.75304512332
kurtosis  =  -1.13143388023
n_points  =  263
period  =  0.307963965072
period_SNR  =  36.7320119261
period_log10FAP  =  -37.3548890333
period_uncertainty  =  2.54658789315e-05
phase_cusum  =  0.220816212015
phase_eta  =  0.344155520288
phi21  =  1.96990653974
phi31  =  4.28469176975
quartile31  =  0.3
r21  =  0.212903988632
r31  =  0.171894257556
shapiro_w  =  0.924378812313
skewness  =  0.238041903422
slope_per10  =  -0.0988169144964
slope_per90  =  0.118276238836
stetson_k  =  0.848974332831
weighted_mean  =  14.9756956415
weighted_std  =  0.167314610024
