-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186153187997
cusum  =  0.177376809709
eta  =  0.445473763212
hl_amp_ratio  =  0.792042128383
kurtosis  =  -0.91950890388
n_points  =  343
period  =  0.226312552318
period_SNR  =  42.7798251737
period_log10FAP  =  -42.7213493873
period_uncertainty  =  1.36563210904e-05
phase_cusum  =  0.208204703225
phase_eta  =  0.720186135716
phi21  =  1.37882235326
phi31  =  3.806831911
quartile31  =  0.26
r21  =  0.105464579683
r31  =  0.0705055462131
shapiro_w  =  0.974352419376
skewness  =  -0.154831145738
slope_per10  =  -0.0324869583619
slope_per90  =  0.0259366099694
stetson_k  =  0.845071276184
weighted_mean  =  12.4642565598
weighted_std  =  0.15715199809
