-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.460477472599
cusum  =  0.177303424179
eta  =  0.489069502855
hl_amp_ratio  =  0.361900821071
kurtosis  =  -0.46257444201
n_points  =  260
period  =  0.544458252561
period_SNR  =  37.33923574
period_log10FAP  =  -30.3039028445
period_uncertainty  =  8.50025393901e-05
phase_cusum  =  0.213253138989
phase_eta  =  0.524520163775
phi21  =  0.860294285819
phi31  =  -0.65066689347
quartile31  =  0.57
r21  =  0.334607417017
r31  =  0.120199165971
shapiro_w  =  0.898251652718
skewness  =  -0.796560685309
slope_per10  =  -0.0827444184201
slope_per90  =  0.112047794258
stetson_k  =  0.767481031134
weighted_mean  =  11.5143394834
weighted_std  =  0.375365832712
