-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295029298454
cusum  =  0.11093528304
eta  =  0.63143901698
hl_amp_ratio  =  0.571530378267
kurtosis  =  -0.706832507317
n_points  =  202
period  =  0.479050807509
period_SNR  =  23.643359233
period_log10FAP  =  -21.7356474808
period_uncertainty  =  7.20593889765e-05
phase_cusum  =  0.225663457399
phase_eta  =  0.614540683014
phi21  =  -1.86467062361
phi31  =  -1.2319778913
quartile31  =  0.3975
r21  =  0.190140226855
r31  =  0.221088754678
shapiro_w  =  0.9570941329
skewness  =  -0.460812535804
slope_per10  =  -0.160472651294
slope_per90  =  0.260199997574
stetson_k  =  0.801542060268
weighted_mean  =  12.0020116376
weighted_std  =  0.254617754739
