-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.148962097811
cusum  =  0.214022453261
eta  =  0.603441712184
hl_amp_ratio  =  0.873865272008
kurtosis  =  0.71028612321
n_points  =  141
period  =  0.248331473882
period_SNR  =  11.1742586732
period_log10FAP  =  -7.05169307793
period_uncertainty  =  1.68735544113e-05
phase_cusum  =  0.189795274087
phase_eta  =  1.19777782599
phi21  =  3.34982580876
phi31  =  5.36202391702
quartile31  =  0.22
r21  =  0.369992977152
r31  =  0.133360936116
shapiro_w  =  0.975462853909
skewness  =  -0.594595643628
slope_per10  =  -0.0822892180289
slope_per90  =  0.0663100355515
stetson_k  =  0.777679854911
weighted_mean  =  11.6024113475
weighted_std  =  0.17082569902
