-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.159077042628
cusum  =  0.0827109621478
eta  =  0.672778232557
hl_amp_ratio  =  2.61308041152
kurtosis  =  -1.35924157142
n_points  =  330
period  =  0.273419833452
period_SNR  =  54.1982360025
period_log10FAP  =  -59.5808258933
period_uncertainty  =  2.10815934965e-05
phase_cusum  =  0.269493491219
phase_eta  =  0.103476811651
phi21  =  0.0141273797898
phi31  =  -0.612477527756
quartile31  =  0.24
r21  =  0.191534472553
r31  =  0.0176783398426
shapiro_w  =  0.880380630493
skewness  =  0.436011410019
slope_per10  =  -0.117998628416
slope_per90  =  0.109473348663
stetson_k  =  0.810954666918
weighted_mean  =  15.6230765864
weighted_std  =  0.123637204143
