-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38356891377
cusum  =  0.157346638933
eta  =  0.538283316627
hl_amp_ratio  =  0.330453993725
kurtosis  =  -0.812762230146
n_points  =  330
period  =  0.490260976179
period_SNR  =  41.3478819329
period_log10FAP  =  -42.9902449392
period_uncertainty  =  6.80615539272e-05
phase_cusum  =  0.260919841496
phase_eta  =  0.521743535337
phi21  =  -2.4568216408
phi31  =  -4.28398892071
quartile31  =  0.55
r21  =  0.292551008603
r31  =  0.15352506107
shapiro_w  =  0.903011441231
skewness  =  -0.662849117786
slope_per10  =  -0.0734547759547
slope_per90  =  0.0755780891981
stetson_k  =  0.73597676558
weighted_mean  =  16.9210507841
weighted_std  =  0.334153529244
