-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.181926087268
cusum  =  0.0842666595663
eta  =  0.622068830377
hl_amp_ratio  =  1.99577913793
kurtosis  =  -1.26884212005
n_points  =  320
period  =  0.202954045928
period_SNR  =  53.0240585074
period_log10FAP  =  -58.8094631524
period_uncertainty  =  1.16634894126e-05
phase_cusum  =  0.275339004431
phase_eta  =  0.0985139085574
phi21  =  3.19561262793
phi31  =  2.9799273668
quartile31  =  0.28
r21  =  0.158995756751
r31  =  0.0467342437002
shapiro_w  =  0.90805131197
skewness  =  0.375185411329
slope_per10  =  -0.0693587876448
slope_per90  =  0.0970012192773
stetson_k  =  0.849657986257
weighted_mean  =  15.6067836951
weighted_std  =  0.139698700338
