-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.175261609151
cusum  =  0.110842477605
eta  =  0.678020398519
hl_amp_ratio  =  1.25249206008
kurtosis  =  -1.04261522837
n_points  =  316
period  =  0.281146027895
period_SNR  =  35.3822494968
period_log10FAP  =  -31.8928578102
period_uncertainty  =  3.58079388869e-05
phase_cusum  =  0.210491455066
phase_eta  =  0.880700955744
phi21  =  -2.05264935147
phi31  =  -3.1846416357
quartile31  =  0.3
r21  =  0.239874014924
r31  =  0.184057101557
shapiro_w  =  0.966738343239
skewness  =  0.156569067286
slope_per10  =  -0.0390550562208
slope_per90  =  0.0373458161197
stetson_k  =  0.853885265872
weighted_mean  =  16.7195237602
weighted_std  =  0.167208283474
