-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0746237699182
cusum  =  0.175694953913
eta  =  1.23384646855
hl_amp_ratio  =  1.2979813404
kurtosis  =  -0.466823533081
n_points  =  276
period  =  0.498759757149
period_SNR  =  21.6798308482
period_log10FAP  =  -10.0088617514
period_uncertainty  =  5.66000639551e-05
phase_cusum  =  0.186580813154
phase_eta  =  1.38501473744
phi21  =  -1.00149905872
phi31  =  -4.81602110405
quartile31  =  0.1525
r21  =  0.34960920358
r31  =  0.342742537898
shapiro_w  =  0.983724713326
skewness  =  0.305642585046
slope_per10  =  -0.0760555951002
slope_per90  =  0.0616354862096
stetson_k  =  0.81366178069
weighted_mean  =  17.1137707265
weighted_std  =  0.11780225467
