-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.165628498366
cusum  =  0.223479740029
eta  =  2.07896226292
hl_amp_ratio  =  1.14549445166
kurtosis  =  3.26978290416
n_points  =  81
period  =  0.371889030967
period_SNR  =  11.9010941839
period_log10FAP  =  -1.224445416
period_uncertainty  =  7.17447755269e-05
phase_cusum  =  0.300878335723
phase_eta  =  1.31379619022
phi21  =  -2.85915037527
phi31  =  -3.02436678554
quartile31  =  0.25
r21  =  0.178351819953
r31  =  0.124695163615
shapiro_w  =  0.941089510918
skewness  =  0.437828119183
slope_per10  =  -0.0931904765792
slope_per90  =  0.117272782824
stetson_k  =  0.70116438048
weighted_mean  =  17.9647953186
weighted_std  =  0.206418015847
