-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286532088666
cusum  =  0.1530352638
eta  =  0.73674716824
hl_amp_ratio  =  0.567276879789
kurtosis  =  -1.05477693815
n_points  =  290
period  =  0.460014950103
period_SNR  =  40.3158338053
period_log10FAP  =  -36.0153734829
period_uncertainty  =  8.5026001809e-05
phase_cusum  =  0.260230847366
phase_eta  =  0.243625637582
phi21  =  0.995592550712
phi31  =  2.45355397636
quartile31  =  0.43
r21  =  0.490449542207
r31  =  0.335375656746
shapiro_w  =  0.947632908821
skewness  =  -0.345357773036
slope_per10  =  -0.104253913294
slope_per90  =  0.203976769655
stetson_k  =  0.832486465554
weighted_mean  =  14.0503662625
weighted_std  =  0.262612568706
