-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342962722134
cusum  =  0.0965672724355
eta  =  0.617019800581
hl_amp_ratio  =  0.305957386323
kurtosis  =  -0.0885965665859
n_points  =  297
period  =  0.460970479365
period_SNR  =  31.3022228813
period_log10FAP  =  -24.8659303908
period_uncertainty  =  7.31621769688e-05
phase_cusum  =  0.181911486622
phase_eta  =  0.577277687228
phi21  =  0.41969515496
phi31  =  0.637334477177
quartile31  =  0.46
r21  =  0.399741047497
r31  =  0.235742089381
shapiro_w  =  0.885746002197
skewness  =  -0.974881163426
slope_per10  =  -0.103447474519
slope_per90  =  0.118582710802
stetson_k  =  0.687793859297
weighted_mean  =  15.5014387207
weighted_std  =  0.355751586616
